%% Created by Maple 9.00 (IBM INTEL NT)
%% Source Worksheet: breast_cancer_planeplot_instructions.mws
%% Generated: Thu Mar 23 13:19:33 2006

\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{1d}{with(plots):with(plottools):}{%
}
\end{mapleinput}

\end{maplegroup}
\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{1d}{pts1:=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]];}{%
}
\end{mapleinput}

\end{maplegroup}
\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{1d}{pts2:=[[10,11,12],[13,14,15]];}{%
}
\end{mapleinput}

\end{maplegroup}
\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{1d}{pts1_plot:=pointplot3d(pts1,symbol=circle,symbolsize=25,color=red):}{
%
}
\end{mapleinput}

\end{maplegroup}
\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{1d}{pts2_plot:=pointplot3d(pts2,symbol=diamond,symbolsize=25,color=blue):
}{%
}
\end{mapleinput}

\end{maplegroup}
\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{1d}{normal_plot:=arrow(vector([0, 0, 0]),[1,1,1], .2, .4, .1,
color=black):}{%
}
\end{mapleinput}

\end{maplegroup}
\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{1d}{plane_plot:=implicitplot3d(x+y+z=0,x=-5..5,y=-5..5,z=-5..5,color=gray
,style=wireframe,axes=framed):}{%
}
\end{mapleinput}

\end{maplegroup}
\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{1d}{display(\{pts1_plot,pts2_plot,normal_plot,plane_plot\});}{%
}
\end{mapleinput}

\end{maplegroup}

%% End of Maple 9.00 Output
